-6000 -4000 -2000 0 -6000 -4000 -2000 0

-6000 -4000 -2000 0 -6000 -4000 -2000 0

-6000 -4000 -2000 0 -6000 -4000 -2000 0

-6000 -4000 -2000 0 -6000 -4000 -2000 0

L_2 L_1 LMS