0.164 0.166 0.168 0.17 0.172 0.174 0.176 0.178 0.18 0.182 -1

-0.5

0

0.5

1

1.5 x 10 -3 Gain Adj Data: DATA 32

Time (sec)

Volts

DATA 32 Set 1 dt: Orig=2e-006, Adj=2e-006 N: Orig=10000, Adj=10000

dt (sec) = 2e-006 0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 -200

-150

-100

-50 Uncal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: 1 Volt) df (Hz)= 50.005

0.164 0.166 0.168 0.17 0.172 0.174 0.176 0.178 0.18 0.182 -5

0

5

10 x 10 6 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 32

Time (sec)

Pressure (uPa)

Max=5.0793e+006 uPa

0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: uPa)

Max (dB) = 91.4795

0.167 0.1672 0.1674 0.1676 0.1678 0.168 0.1682 0.1684 0.1686 0.1688 -5

0

5

10 x 10 6 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 32

Time (sec)

0.5 1 1.5 2 2.5 x 10 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

Max (dB) = 91.4795