0.178 0.18 0.182 0.184 0.186 0.188 0.19 0.192 0.194 0.196 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 x 10 -3 Gain Adj Data: DATA 33

Time (sec)

Volts

DATA 33 Set 1 dt: Orig=2e-006, Adj=2e-006 N: Orig=10000, Adj=10000

dt (sec) = 2e-006 0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 -200

-150

-100

-50 Uncal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: 1 Volt) df (Hz)= 50.005

0.178 0.18 0.182 0.184 0.186 0.188 0.19 0.192 0.194 0.196 -1

-0.5

0

0.5

1

1.5 x 10 7 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 33

Time (sec)

Pressure (uPa)

Max=1.1715e+007 uPa

0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: uPa)

Max (dB) = 95.0527

0.18 0.1802 0.1804 0.1806 0.1808 0.181 0.1812 0.1814 0.1816 0.1818 -1

-0.5

0

0.5

1

1.5 x 10 7 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 33

Time (sec)

0.5 1 1.5 2 2.5 x 10 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

Max (dB) = 95.0527