0.146 0.148 0.15 0.152 0.154 0.156 0.158 0.16 0.162 0.164

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005 0 0.005

0.01

0.015

0.02

Gain Adj Data: DATA 35

Time (sec)

Volts

DATA 35 Set 1 dt: Orig=2e-006, Adj=2e-006 N: Orig=10000, Adj=10000

dt (sec) = 2e-006 0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 -200

-150

-100

-50 Uncal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: 1 Volt) df (Hz)= 50.005

0.146 0.148 0.15 0.152 0.154 0.156 0.158 0.16 0.162 0.164 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x 10 7 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 35

Time (sec)

Pressure (uPa)

Max=3.2253e+007 uPa

0 0.5 1 1.5 2 x 10 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

(dB re: uPa)

Max (dB) = 115.8167

0.1476 0.1478 0.148 0.1482 0.1484 0.1486 0.1488 0.149 0.1492 0.1494 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x 10 7 Gain/Win/Cal Adj Data: DATA 35

Time (sec)

0.5 1 1.5 2 2.5 x 10 5 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Cal Spect Mag

Frequency (Hz)

Max (dB) = 105.0917