0 0.5 1 1.5 2 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Raw Data From File DATA 38

Time (sec)

Amplitude (volts)

Hydrophone RESONTC4014SN0202101

Time (sec)

Frequency (Hz)

Spectrogram of Data in File DATA 38

(dB)

0 0.5 1 1.5 2

0.5

1

1.5

2

2.5 x 10^5

40 50 60 70 80 90 100 110 120

0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^5 40 50 60 70 80 90 100 110 120 PSD of Data in File DATA 38

Frequency (Hz)

PSD (dB)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^5 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Uncalibrated PSD of Data in File DATA 38

Frequency (Hz)