0 0.005 0.01 0.015 0.02 -4

-2

0

2

4

6

8 x 10^{-3} Raw Data From File DATA 8

Time (sec)

Amplitude (volts)

Hydrophone RESONTC4014SN1602046

Time (sec)

Frequency (Hz)

Spectrogram of Data in File DATA 8

(dB)

0 5 10 15 20 x 10^{-3}

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 x 10^5

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1 2 3 4 5 x 10^5 50

55

60

65

70

75

80 PSD of Data in File DATA 8

Frequency (Hz)

PSD (dB)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^6 50

60

70

80

90

100 Uncalibrated PSD of Data in File DATA 8

Frequency (Hz)