-1 -0.5 0 0.5 1

x 10^4 -3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5 x 10^4

Relative UTM East, Meters

Relative UTM North, Meters

Initial UTM Coord: North = 8994722.56 East = 518693.19 Data Set: 2001.297.03

Navigated Position Ship GPS Posn Dvl Dead Reckoning Kearfott on Deck Kearfott Re-Nav Mission 1 End Mission 2 Start Mission 2 End Mission 3 Start Mission 3 End Mission 4 Start