0 200 400 600 800 1000 1200 1400 285 290 295 300 305 310 Heading: Commanded-Green; Smoothed Command-Red; Measured-Blue: ; Data Set: F:\Jun01_Buoy\2001.176.10

Elapsed time (s)

Heading (deg)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 -15

-10

-5

0

5

Elapsed Time (s)

Rudder Control Activity (deg)

Rudder PID; Prop-Red; Deriv-Green; Rudder-Blue)