The blocks below form a limited, resettable accumulator.

Out1

z 1

Unit Delay

Switch

Sum1

Sign Saturation

Max Diff Per Sample

[U] Goto

c2m Gain2

Ts

Gain1 maxActRate

Gain

[U] From1

(double) Data Type Conversion Backdifference

|u|

Abs

In1

Disp

Disp

/u/rob/altex/sim/AltexSim2.mdl

AltexSim2/Vehicle/Rudder Actuator/Rate Limiter

page 16/16 printed 05-Oct-1999 17:02