LIBRARY   prvapp_EnvFan
DESCRIPTION "Exports for prvapp_EnvFan.dll"
EXPORTS
	vbapp_Open			@1
	vbapp_Close			@2
	vbapp_LedOn			@3
	vbapp_LedOff		@4
	vbapp_Write			@5
	vbapp_Read			@6
	vbapp_Version		@7
	vbapp_Test			@8
	vbapp_CardRangesL	@9
	vbapp_Init			@10
	vbapp_FactoryCfg	@11


	envDiagLED			@12
	envReadCfg			@13
	envReadDig			@14
	envSetDig			@15
	envReadAna			@16
	envSetEnables		@17
	envFan				@18
	envInitTemp			@19
	envReadTemp			@20
	envWriteTemp		@21
	
	envHumidity		@22
	envTemperature  @23

	Evnt_GetPowerCycleMSB @24
	Evnt_GetPowerCycleLSB @25
	Evnt_GetTimeMSB       @26
	Evnt_GetTimeLSB2      @27
	Evnt_GetTimeLSB1      @28
	Evnt_GetTimeLSB       @29
	Evnt_GetTimeInSecs    @30
	Evnt_GetPowerCycleCount @31
	ElapsedTimerReset     @32
	PowerCycleCountReset  @33
	Sn_GetSerialNumber    @34 

	darray			DATA
	darray_end		DATA
	test_num		DATA

