0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0

2

4

6

8

Tension (lbs)

Internal Volume Reduction at zero internal pressure (Liters)

0

20

40

60

80

100

Internal Pressure at zero internal volume change (psi)