0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

-2000

-1000 0 1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Time (Hr)

Tension (lbs)

MTM-4 Mooring Tensions. 1 Year Record, Results per 10 minute sample period

-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0

100

200

300

400

500

600

700 MTM-4 Mooring Tensions. Histogram of hours per year at each tension range

Tension (lbs)

Hours per year

Avg. Max Min