-800

-600

-400

-200

0

200

400

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Counts / Raman Shift (cm-1) Stacked Y-Zoom CURSOR File # 1 : SULFIDE_BROWN Res=None 11130010-11130013 (Sulfide-brownish area with background subtracted)