0 500 1000 1500 0

100

200

300

400 Heading: Commanded-Green; Smoothed Command-Red; Measured-Blue: ; Data Set: 2000.347.09

Elapsed time (s)

Heading (deg)

0 500 1000 1500 -60 -40 -20 0 20 40 60 Rudder PID; Prop-Red; Deriv-Green; Rudder-Blue)

Elapsed Time (s)

Rudder Control Activity (deg)