0 5 10 15 20 25 20

25

30

35

Volts

Voltages and Currents ; Data Set: 2001.185.13 Plotted on 01-Aug-2001 14:49:18

Stack Battery Setpoint

0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4

Amps

Elapsed Time (s)

Stack Battery

0 5 10 15 20 25 20

40

60

80

Watts

Elapsed Time (s)

Stack Pumps