195 200 205 210 215 220 0 10 20 30 40

Volts

Voltages and Currents ; Data Set: 2001.185.13 Plotted on 01-Aug-2001 15:0:48

Stack Battery Setpoint

195 200 205 210 215 220 0 1 2 3 4

Amps

Elapsed Time (s)

Stack Battery

195 200 205 210 215 220 0 20 40 60 80

Watts

Elapsed Time (s)

Stack Pumps