0 5 10 15 20 25

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Depth: Commanded-Green; Smoothed Command-Red; Measured-Blue, ; Data Set: 2001.185.13

Elapsed Time (s)

Depth (m)

0 5 10 15 20 25 -10 -5 0 5 Vehicle Pitch: Commanded-Green; Measured-Blue; Depth Integral-Cyan

Pitch (deg)

0 5 10 15 20 25

-20 -10 0 10

Elevator PID: (Prop-Red, Int-Cyan, Deriv-Green, Elev-Blue)

Elapsed Time (s)

Elevator Control Activity (deg)