%---------------------------Dimension---------------------------
\section{Dimension} 

This metric was specifically designed in the context of
Sandia's \textsf{Pronto} code, for stable time step calculation. It is
defined as follows:
\[
q = \frac{V}{2\nabla{V}}
\]
\hexmetrictable{dimension}%
{$L^1$}%                                      Dimension
{application-dependent}%                      Acceptable range
{$[0,DBL\_MAX]$}%                             Normal range
{$[0,DBL\_MAX]$}%                             Full range
{$1$}%                                        Cube
{Adapted from \cite{tf:89}}%                  Citation
{v\_hex\_dimension}%                          Verdict function name
