%---------------------------Volume-----------------------------
\section{Knife Volume}

The knife volume metric is simply
\[
q = V.
\]

\othermetrictable{volume}%
{$L^3$}%                                      Dimension
{$[0,DBL\_MAX]$}%                             Acceptable range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Normal range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Full range
{N/A}%                                        Unit element
{--}%                                         Citation
{v\_knife\_volume}%                           Verdict function name
