%---------------------------Volume-----------------------------
\section{Pyramid Volume}

The pyramid volume metric is simply
\[
q = V.
\]

\othermetrictable{volume}%
{$L^3$}%                                      Dimension
{$[0,DBL\_MAX]$}%                             Acceptable range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Normal range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Full range
{$\frac{1}{3\sqrt{2}}$}%                      Unit element
{--}%                                         Citation
{v\_pyramid\_volume}%                         Verdict function name
