%---------------------------Edge Ratio-----------------------------
\section{Edge Ratio}

The edge ratio of a triangle is: 
\[
\frac{L_{\max}}{L_{\min}}.
\]

\trimetrictable{edge ratio}%
{$1$}%                                      Dimension
{$[1,1.3]$}%                                Acceptable range
{$[1,DBL\_MAX]$}%                           Normal range
{$[1,DBL\_MAX]$}%                           Full range
{$1$}%                                      Square
{\cite{pebay:03}}%                          Citation
{v\_tri\_edge\_ratio}%                            Verdict function name

