%---------------------------Radius Ratio----------------------------------
\section{Radius Ratio}

The radius ratio is: 
\[
\frac{R}{2r}.
\]

\trimetrictable{radius ratio}%
{$1$}%                  Dimension
{$[1,3]$}%              Acceptable range
{$[1,DBL\_MAX]$}%       Normal range
{$[1,DBL\_MAX]$}%       Full range
{$1$}%                  Equilateral tet
{\cite{pebay:03}}%      Citation
{v\_tri\_radius\_ratio}%                            Verdict function name
