%---------------------------Volume-----------------------------
\section{Wedge Volume}

The wedge volume metric is simply
\[
q = V.
\]

\othermetrictable{volume}%
{$L^3$}%                                      Dimension
{$[0,DBL\_MAX]$}%                             Acceptable range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Normal range
{$[-DBL\_MAX,DBL\_MAX]$}%                     Full range
{$\frac{\sqrt{3}}{4}$}%                       Unit element
{--}%                                         Citation
{v\_wedge\_volume}%                           Verdict function name
