0 50 100 150 200 250 300

0 50 100 150 200 250

Gravimetric (Wh/kg)

Volumetric (Wh/l)

Lithium-Ion Silver-zinc

50-60 Pressure Tolerant Lithium-Ion Polymer in Urethane,

Lithium-Ion & Alkaline in Borosilicate Housing

Lead Acid

& NiCd

200 Al/H2O2 ALTEX 1 210 Al/O2 ARCS 4

140 Al/O2 ARCS 3

95 Lithium-Ion Section

70 Silver-zinc Section

32 Silver-Zinc in Borosilicate Housing in 21 inch Dorado

Line of Neutral Buoyancy