250 260 270 280 290 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Time (yeardays)

Current velocity (cm/s)

MARS Test Station 2007

Mean = 7.1 ± 3.7 cm/s Max velocity = 22.8 cm/s Min velocity = 0.24 cm/s

↓ New ↓ 1Qtr ↓ Full ↓ 3Qtr ↓ New