3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 0

4

8

12

16

20

Temperature (°C)

Frequency (%)

Cumulative frequency (%)

100

80

60

40

20

0

MARS Test Station 2007

Mean = 4.40 ± 0.14 °C Median = 4.41 °C Max temp = 4.77 °C Min temp = 4.03 °C