0 10 20 30 0

2

4

6

8

10 TC-Sim: Histogram

Velocity (cm/s)

Frequency (%)

Cumulative frequency (%)

100

80

60

40

20

0

Mean = 7.4 ± 4.8 cm/s Median = 6.6 cm/s Max velocity = 18.8 cm/s Min velocity = 0.00 cm/s

Freq < 10 cm/s = 71.2 % Freq < 1 cm/s = 6.4 %