0 200 400 600 800 1000 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

% Deadspace: [100*(Final Volume)/(Delta Volume)]

Energy (J)

Work Done to compress diatomic ideal gas (20psi initial internal pressure) Adiabatic Isothermal