area of target (cm^2)

0 1 2 3 4 5

Fluorescence reading (counts/s)

0 100

200 300

Target area cm^2 vs Avg count/s 690 Target area cm^2 vs AVG fluoro count/s 590 leaf area vs leaf reading 690 avg leaf area vs leaf reading 590 avg