0.01

0.1

1 2 4 6 10 mg m^{-3}

180^oW 120^oW 60^oW 0^o 60^oE 120^oE 180^oW

80^oS

60^oS

40^oS

20^oS

0^o

20^oN

40^oN

60^oN

80^oN

OOI-PA

OOI-I CIS

OOI-A OOI-S

OOI-RS (OOI-P) OSP

Aloha*

Neptune* hydroS ESTOC

FRAM

NOG

SOG

PAP

M_{NS}

TENATSO

DELOS

Palmer F Ronne

CARIACO

BATS

Mean chlorophyll concentration (SeaWiFS)