; lmdfu.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "lmdfu"

EXPORTS
    LMDFUInit                   @1
    LMDFUDeviceOpen             @2
    LMDFUDeviceClose            @3
    LMDFUDeviceStringGet        @4
    LMDFUDeviceASCIIStringGet   @5
    LMDFUParamsGet              @6
    LMDFUDownload               @7
    LMDFUDownloadBin            @8
    LMDFUErase                  @9
    LMDFUUpload                 @10
    LMDFUIsValidImage           @11
    LMDFUStatusGet              @12
    LMDFUErrorStringGet         @13
    LMDFUBlankCheck             @14
    LMDFUModeSwitch             @15
